LIBRARY  PHYS16
EXETYPE  WINDOWS
SEGMENTS
CODE    PRELOAD MOVEABLE
DATA    PRELOAD FIXED SINGLE
HEAPSIZE 5120
IMPORTS
        C16ThkSL01      = KERNEL.631
        ThunkConnect16  = KERNEL.651
EXPORTS
        phystk_THUNKDATA16 				@1  RESIDENTNAME
        DllEntryPoint   				@2  RESIDENTNAME
        GetRing0Callgate				@3  RESIDENTNAME
        FreeRing0Callgate				@4  RESIDENTNAME
